janvier 2006 – Journées Francophones des Langages Applicatifs– JFLA06

Avant-propos

Pierre-Etienne Moreau INRIA & LORIA

Sandrine Blazy CEDRIC & INRIA

janvier 2006 – Journées Francophones des Langages Applicatifs– JFLA06